Domácí chov sumečka afrického (Clarias gariepinus)

Tomáš Zavadil

Domácí chov sumečka afrického

(Clarias gariepinus)

Tomáš Zavadil

Text © 2020, Tomáš Zavadil

Grafická úprava a sazba © Lukáš Vik, 2020

Obálka © 2020, Tomáš Zavadil

1. vydání © 2020, Lukáš Vik – E-knihy hned

1. vydání © Lukáš Vik, 2020

ISBN ePub formátu: 978-80-7536-303-9 (ePub)

ISBN PDF formátu: 978-80-7536-304-6 (PDF)

Ko elektronických formátů:

Lukáš Vik

http://www.lukasvik.cz

Předmluva

Účelem této knihy je seznámit zájemce o chov sumečka afrického v domě (bytě) za účelem získání tržní ryby pro přípravu pokrmů pro vlastní kuchyni. Jednoduchým způsobem je zde popsáno, jak svépomocí, bez použití komerčních uzavřených recirkulačních systémů vychovat z násadové ryby sumečka afrického (Clarias gariepinus) zdravou rybu o hmotnosti nejméně 250 g. Přesvědčíme zde čtenáře, že založit si chov po seznámení se s celým systémem a vychytání drobných chyb zvládne každý trochu manuálně zručný jedinec.

Když jsem před lety začínal s chovem, narazil jsem na nepochopení okolí. Průměrný český člověk se již smířil s tím, že si veškeré potraviny koupí v obchodě. Jistě po ekonomické stránce se ceně za kg masa na cenu supermarketu dostaneme až po letech a také pouze v případě, že budeme používat alternativní krmivo. Mým záměrem bylo především prokázat, že tento systém lze provozovat i v bytových (domovních) prostorách, což se mě beze zbytku povedlo.

Nezbývá než čtenáři popřát mnoho úspěchů s chovem, ať se nenechá odradit případnými počátečními nesnázemi. Odměnou mu bude mimo jiné také vytvoření vlastního funkčního ekosystému.

Proč sumeček africký

Tato ryba je velmi odolná vůči nemocem. Za několik let jsem se nesetkal s nemocnou rybou, úhyn je výjimka je zpravidla způsoben chybou chovatele. Sumeček je nenáročný na chov, ale musíme dávat pozor na teplotu, respektive na její dolní mez

Spodní hranice je 15 °C, kdy se sumeček stává letargickým, nepřijímá potravu a pokud by tato teplota byla po delší dobu, tak by v chovu došlo k vysoké mortalitě. Proto si musíme dávat pozor na teplotu přídavné vody v případě, že by výrazně snížila celkovou teplotu v nádrži. K tomu by mohlo dojít při dodání většího množství studniční vody, nebo dešťové v chladnějších měsících.

Vážení čtenáři, právě jste dočetli ukázku z knihy Domácí chov sumečka afrického (Clarias gariepinus).
Pokud se Vám líbila, celou knihu si můžete zakoupit v našem e-shopu.